-----------------------  PRINT - Comando DOS Esterno  --------------------------

PRINT permette di stampare files.

FORMATO:   PRINT [[d:][nomefile[.est]][/T][/C][/P]...]

DOVE:

   d:       - Š la lettera corrispondente al drive in cui si trova il file da
              stampare. Omettendo questo parametro, viene preso in
              considerazione il drive di default.
   nomefile - Š il nome del file da stampare.
   .est     - Š l'estensione del nome del file da stampare.
   /T       - termina di stampare il file corrente e tutti i files in attesa di
              essere stampati. La stampante si ferma portandosi alla pagina
              successiva.
   /C       - sospende la stampa dei files fino a quando non viene introdotta
              l'opzione /P.
   /P       - stampa i files precedenti e quelli seguenti fino a quando non
              viene introdotta l'opzione /C. Nel caso in cui nessuna di queste
              opzioni venga specificata, Š assunto per default /C.


NOTE:   E' permesso utilizzare i caratteri jolly (* e ?) per nomi dei files e
le loro estensioni.

Il comando PRINT senza parametri, lista i files in coda di stampa.

Solo i files presenti nel direttorio corrente possono essere introdotti in coda
per la stampa (non Š possibile specificare un path).

La prima volta, dopo la partenza del sistema, che viene battuto il comando
PRINT, appare un messaggio del tipo:

          Name of list device [PRN]:

A questo punto dovrete specificare la device di output (LPT1, LPT2, COM1, AUX,
ecc.). Battendo RETURN senza aver specificato nulla, viene assunto per default
PRN. Se viene specificata una device errata possono verificarsi spiacevoli
imprevisti.

I messaggi "out-of-paper" o "time-out" o "not ready" appaiono quando durante la
stampa vengono battuti i tasti CTRL-PRTSC, SHIFT-PRTSC oppure quando la
stampante non Š abilitata.


ESEMPI:   Si vuole stampare il file MIOFILE che si trova sul drive di default:

          PRINT MIOFILE

Si vogliono stampare tutti i files con estensione .DAT contenuti nel drive di
default:

          PRINT *.DAT

Si vuole cancellare dalla coda di stampa il file MIOFILE:

          PRINT MIOFILE/C

Si vuole terminare la stampa del file corrente e annullare quella dei files in
coda:

          PRINT /T
